Imagecache Proportions (7.x-1.1) - en to ru translation catalogue (4 entries)

en: User interface
ru: Интерфейс пользователя

en: None
ru: Нет

en: No link
ru: Ссылки нет

en: Shadowbox options
ru: Опции Shadowbox
