Imagefield Crop (7.x-1.2) - en to sq translation catalogue (2 entries)

en: None.
sq: Asnjë.

en: The image is too small; the minimum dimensions are %dimensions pixels.
sq: Figura është shumë e vogël; përmasat minimale janë %dimensions pixel.
