Imagefield Crop (7.x-2.0) - en to gu translation catalogue (1 entry)

en: The image is too small; the minimum dimensions are %dimensions pixels.
gu: છબી ખુબજ નાની છે ;  ઓછા માં ઓછું કદ  %dimensions pixels હોવું જરૂરી છે.
