Imagefield Crop (7.x-2.0) - en to ml translation catalogue (2 entries)

en: None.
ml: ഒന്നുമില്ല.

en: The image is too small; the minimum dimensions are %dimensions pixels.
ml: ഇമേജ് വളരെ ചെറുതായി പോയി; മിനിമം അളവ് %dimensions പിക്സലുകള്‍ ആണ്.
