Imagefield Crop (7.x-2.0) - en to hy translation catalogue (2 entries)

en: pixels
hy: փիքսել

en: The image is too small; the minimum dimensions are %dimensions pixels.
hy: Նկարը չափազանց փոքր է; նվազագույն չափերը %dimensions 
    պիքսել են:
