ImageField Focus (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: High
target: 高

en: Low
target: 低

en: Medium
target: 中等

en: Minimum height
target: 最小高度

en: Minimum width
target: 最小宽度

en: pixels
target: 像素
