ImageField Focus (7.x-1.0) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: Medium
bo: འབྲིང་པོ

en: Minimum height
bo: ཆེས་ཆུང་བའི་མཐོ་ཚད་

en: Minimum width
bo: ཆེས་ཆུང་བའི་ཞེང་ཚད་

en: pixels
bo: བརྙན་རྒྱུ
