ImageField Focus (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: High
target: زیاد

en: Low
target: کم

en: Medium
target: متوسط

en: Minimum height
target: حداقل ارتفاع

en: Minimum width
target: حداقل عرض

en: pixels
target: پیکسل
