Imageinfo Cache (7.x-3.2) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: Reset to defaults
target: Restaurar os valores predefinidos

en: The configuration options have been saved.
target: As opções de configuração foram guardadas.

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: As opções de configuração foram reinicializadas para os seus valores predefinidos.

en: image
target: imagem

en: The selected image handling toolkit %toolkit can not correctly process %function.
target: A ferramenta para tratamento de imagem seleccionada %toolkit não consegue processar %function
