Imageinfo Cache (7.x-3.4) - en to kk translation catalogue (5 entries)

en: Save configuration
kk: Конфигурацияны сақтау

en: Reset to defaults
kk: Қалыпқа келтіру

en: The configuration options have been saved.
kk: Конфигурация сақталды

en: The configuration options have been reset to their default values.
kk: Теңшеу параметрлері әдепкі

en: The selected image handling toolkit %toolkit can not correctly process %function.
kk: Таңдалған суретті өңдеу %toolkit құралдар жиыны %function -ды жөнді орындай алмайды.
