ImageOptim (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: High
target: Alto

en: Low
target: Baixo

en: Format
target: Formato

en: Medium
target: Médio

en: seconds
target: segundos

en: image
target: imagem

en: Max width
target: Largura máxima

en: Max height
target: Altura máxima

en: media
target: mídia
