ImageOptim (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: High
target: زیاد

en: Low
target: کم

en: Format
target: قالب‌بندی

en: never
target: هرگز

en: Default settings
target: تنظیمات پیش‌فرض

en: Medium
target: متوسط

en: image
target: تصویر
