ImageOptim (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: High
target: 高

en: Low
target: 低

en: Format
target: 格式

en: never
target: 从未

en: Default settings
target: 默认设置

en: Medium
target: 中等

en: Additional options
target: 附加选项

en: seconds
target: 秒

en: image
target: 图像

en: Max width
target: 最大宽度

en: Max height
target: 最大高度

en: media
target: 媒体

en: Image quality
target: 图像质量
