ImageOptim (7.x-1.3) - en to pa translation catalogue (4 entries)

en: High
pa: ਉੱਚ

en: Low
pa: ਘੱਟ

en: never
pa: ਕਦੇ ਨਹੀਂ

en: Medium
pa: ਵੱਧ
