Image Picker (7.x-1.7) - en to unknown language translation catalogue (61 entries)

en: Title
target: Título

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: Status
target: Estado

en: Delete
target: Eliminar

en: Groups
target: Grupos

en: Group
target: Grupo

en: Type
target: Tipo

en: List
target: Lista

en: Actions
target: Ações

en: Cancel
target: Cancelar

en: Remove
target: Remover

en: Description
target: Descrição

en: Comments
target: Comentários

en: Action
target: Ação

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Go
target: Ir

en: File
target: Ficheiro

en: Edit
target: Editar

en: Date
target: Data

en: Size
target: Tamanho

en: Search
target: Pesquisar

en: Reset
target: Reiniciar

en: None
target: Nenhum

en: Link
target: Ligação

en: Image
target: Imagem

en: Name
target: Nome

en: Import
target: Importar

en: Save
target: Guardar

en: Update
target: Atualizar

en: Add
target: Adicionar

en: Statistics
target: Estatísticas

en: n/a
target: não disponível

en: Upload
target: Carregar ficheiro

en: User
target: Utilizador

en: All
target: Todos

en: Page
target: Página

en: Fields
target: Campos

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Thumbnail
target: Miniatura

en: Medium
target: Médio

en: Unlimited
target: Ilimitado

en: State
target: Estado

en: General
target: Geral

en: Align
target: Alinhar

en: Users
target: Utilizadores

en: Order
target: Ordem

en: Add group
target: Adicionar grupo

en: Full
target: Completo

en: seconds
target: segundos

en: Show
target: Mostrar

en: Minimum width
target: Largura mínima

en: JPEG quality
target: Qualidade JPEG

en: Copy
target: Copiar

en: Blocks
target: Blocos

en: <None>
target: -Nenhum-

en: Default order
target: Ordem predefinida

en: Newest first
target: Mais recentes primeiro

en: Edit Link
target: Editar ligação

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
target: Indicar a qualidade de imagem para a manipulação de imagens JPEG. Um valor de 0 a 100. Um valor superior implica uma melhor qualidade de imagem mas também ficheiros maiores.
