Imagick (7.x-1.0-beta1) - en to bo translation catalogue (6 entries)

en: Normal
bo: སྤྱིར་བཏང

en: Border
bo: མཐའ་སྒྲོམ།

en: Random
bo: ངེས་མེད

en: JPEG quality
bo: JPEG  སྤུས་ཚད

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
bo: JPEG སྒྲིག་བཟོ་ལ་པར་རིས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཞིག་སྒྲིག་འགོད་བྱེད་པ། ༠ནས་༡༠༠་བར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡིན། ཐོབ་གྲངས་འདི་ཇི་ལྟར་མཐོ་ན་པར་གྱི་སྤུས་ཚད་དེ་ལྟར་བཟང་ནའང་ཡིག་ཆ་ཡང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་གི་རེད།

en: JPEG quality must be a number between 0 and 100.
bo: JPEG སྤུས་ཚད་དེ་ངེས་པར་དུ་0 ནས་100བར་ཡིན་དགོས།
