Imagick (7.x-1.0-beta1) - en to cy translation catalogue (5 entries)

en: Normal
cy: Cyffredin

en: Random
cy: Ar hap

en: JPEG quality
cy: Priodwedd JPEG

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
cy: Diffiniwch ansawdd delwedd i driniaethau JPEG. Yn amredu o 0 i 100. Mae gwerthoedd uwch yn golygu delwedd o ansawdd gwell ond ffeiliau mwy.

en: JPEG quality must be a number between 0 and 100.
cy: Mae'n rhaid i briodwedd JPEG fod yn rif sydd rhwng 0 a 100.
