Imagick (7.x-1.0-beta1) - en to es translation catalogue (7 entries)

en: Border
es: Borde

en: Random
es: Aleatorio

en: JPEG quality
es: Calidad JPEG

en: Radius
es: Radio

en: Opacity
es: Opacidad

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
es: Definir la calidad de la imagen para las manipulaciones JPEG. Rango de 0 a 100. Los valores más altos generan imágenes de mejor calidad pero archivos más grandes.

en: JPEG quality must be a number between 0 and 100.
es: La calidad JPEG debe ser un número entre 0 y 100
