Imagick (7.x-1.0-beta1) - en to ro translation catalogue (4 entries)

en: Random
ro: Aleatoriu

en: JPEG quality
ro: Calitate JPEG

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
ro: Definiţi calitatea imaginilor pentru interfaţa JPEG. Rang de la 0 la 100. Valorile mai mari înseamnă calitate mai mare dar şi fişiere mai mari.

en: JPEG quality must be a number between 0 and 100.
ro: Calitatea JPEG trebuie să fie un număr între 0 şi 100.
