Imagick (7.x-1.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Length
target: طول

en: Normal
target: عادی

en: Width
target: عرض

en: Height
target: ارتفاع

en: Not installed
target: نصب نشده است

en: Random
target: تصادفی

en: Threshold
target: آستانه

en: JPEG quality
target: کیفیت JPEG

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
target: کیفیت را برای دستکاری تصاویر JPEG معین کنید. بازه‌ای از 0 تا 100. ارقام بزرگتر به معنای تصاویری با کیفیت بیشتر ولی فایلی با حجم بزرگتر است.

en: JPEG quality must be a number between 0 and 100.
target: کیفیت تصویر باید عددی بین 0 تا 100 باشد.
