Imagick (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (9 entries)

en: Length
ar: الطول

en: Normal
ar: طبيعي

en: Width
ar: العرض

en: Height
ar: الارتفاع

en: Not installed
ar: غير مركب

en: Random
ar: عشوائي

en: JPEG quality
ar: جودة JPEG

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
ar: حدد جودة الصور لمناولة JPEG. تتراوح بين 0 و 100. القيم الأعلى تعني جودة صور أفضل، و ملفات أكبر حجما.

en: JPEG quality must be a number between 0 and 100.
ar: يجب أن تكون جودة JPEG رقما بين 0 و 100.
