Imagick (7.x-1.1) - en to is translation catalogue (10 entries)

en: Password
is: Lykilorð

en: Center
is: Miðja

en: Preview
is: Forskoða

en: Length
is: Lengd

en: Anchor
is: Akkeri

en: Width
is: Breidd

en: Height
is: Hæð

en: JPEG quality
is: JPEG gæði

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
is: Skilgreindu mynda gæði fyrir JPEG vinnslu á bilinu 0 og 100. Hærri tala táknar meiri gæði en stærri skrár.

en: JPEG quality must be a number between 0 and 100.
is: JPEG myndgæði verður að vera tala milli 0 og 100.
