Imagick (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: - None -
target: - Ingen -

en: Not installed
target: Ikke installeret.

en: JPEG quality
target: JPEG-kvalitet

en: JPEG quality must be a number between 0 and 100.
target: JPEG kvalitet skal være et tal mellem 0 og 100.
