IMCE plupload (7.x-1.0) - en to it translation catalogue (3 entries)

en: Upload failed.
it: Il caricamento è fallito.

en: The file has been renamed to %filename.
it: Il file è stato rinominato %filename.

en: %filename has been uploaded.
it: %filename è stato caricato.
