IMCE plupload (7.x-1.0) - en to uk translation catalogue (4 entries)

en: Media
uk: Медіа

en: Upload failed.
uk: Помилка відвантаження.

en: The file has been renamed to %filename.
uk: Файл було перейменовано на %filename.

en: %filename has been uploaded.
uk: %filename було відвантажено.
