incapsula (7.x-1.0-rc2) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Settings
fr: Paramètres

en: General settings
fr: Paramètres généraux

en: API Key
fr: Clé d'API

en: Site ID
fr: Identifiant du site
