Infusionsoft API (7.x-1.0-beta4) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: Save configuration
uk: Зберегти конфігурацію

en: Remove
uk: Вилучити

en: Add
uk: Додати

en: Date Added
uk: Додано

en: Debugging Options
uk: Параметри зневаджування
