Infusionsoft API (7.x-1.0-beta5) - en to si translation catalogue (3 entries)

en: Save configuration
si: සැකැස්ම සුරක්ෂිතකරන්න

en: Remove
si: ඉවත් කරන්න

en: User
si: පාවිච්චි කරන්නා
