Internal Nodes Linkit (7.x-1.0) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Search
fr: Rechercher

en: Profile
fr: Profil

en: Do not use this for CKeditor and TinyMCE fields.
fr: Ne pas utiliser ceci pour les champs CKeditor et TinyMCE.

en: - Select a profile -
fr: - Sélectionner un profil -

en: You must select an profile.
fr: Vous devez sélectionner un profil.
