IPstack (7.x-1.2) - en to gl translation catalogue (9 entries)

en: Test
gl: Proba

en: Configure
gl: Configurar

en: French
gl: Francés

en: Spanish
gl: Español

en: Japanese
gl: Xaponés

en: Output format
gl: Formato de saída

en: German
gl: Alemán

en: Russian
gl: Ruso

en: IP address
gl: Enderezo IP
