IPstack (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Test
target: آزمایش

en: No data
target: هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

en: Configure
target: پیکربندی

en: French
target: فرانسوی

en: Spanish
target: اسپانیایی

en: Japanese
target: ژاپنی

en: Output format
target: قالب‌بندی خروجی

en: German
target: آلمانی

en: Russian
target: روسی

en: IP address
target: نشانی IP
