jCarousel (7.x-2.4-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: User interface
target: واسط کاربری

en: Disabled
target: غیرفعال شده

en: None
target: خالی

en: Default
target: پیش‌فرض
