jCarousel (7.x-2.7-rc1) - en to he translation catalogue (12 entries)

en: User interface
he: ממשק משתמש

en: Disabled
he: מושבת

en: None
he: ללא

en: Default
he: ברירת מחדל

en: Before
he: לפני

en: After
he: אחרי

en: Vertical
he: אנכי

en: Advanced
he: מתקדם

en: Both
he: שנייהם

en: Last
he: אחרון

en: First
he: ראשון

en: Skin
he: עיצוב
