jCarousel (7.x-2.7-rc1) - en to ml translation catalogue (3 entries)

en: User interface
ml: ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ്

en: Disabled
ml: സജ്ജീകരിക്കാത്തത്

en: None
ml: ഇല്ല
