Jenkins API (7.x-1.0-beta6) - en to ur translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
ur: کنفگریشن کے انتخابت محفوظ کرلیے گۓ ھیں۔

en: Save
ur: محفوظ کریں

en: Path
ur: پاتھ
