Jenkins API (7.x-1.0-beta7) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: The configuration options have been saved.
hi: विन्यास विकल्प सेव कर लिए गया है।

en: Save
hi: संरक्षित करें

en: Path
hi: मार्ग

en: Method
hi: तरीका
