Jenkins API (7.x-1.0-beta6) - en to hy translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
hy: Կոնֆիգուրացված տարբերակները պահպանված են:

en: Save
hy: Պահպանել

en: Path
hy: Ուղի
