Job Scheduler (7.x-2.0-alpha2) - en to de translation catalogue (1 entry)

en: Finished processing scheduled jobs (!time s, !total total, !failed failed).
de: Abarbeiten der geplanten Jobs abgeschlossen (!time s, !total gesamt, !failed fehlgeschlagen).
