JobFaucet (7.x-1.0-alpha1) - en to ur translation catalogue (3 entries)

en: Reset to defaults
ur: طے شدہ ترتیبات پر واپس جائیں

en: Country
ur: ملک

en: Save
ur: محفوظ کریں
