jQuery AJAX Load (7.x-1.0) - en to mr translation catalogue (4 entries)

en: Test
mr: चाचणी

en: Link
mr: दुवा

en: Access denied
mr: प्रवेश प्रतिबंधीत

en: Page not found
mr: पान सापडले नाही
