jQuery AJAX Load (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Test
target: 測試

en: Link
target: 連結

en: Access denied
target: 拒絕存取

en: Page not found
target: 找不到頁面

en: Loading
target: 載入中

en: Site under maintenance
target: 網站正在進行維護
