jQuery AJAX Load (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Test
target: آزمایش

en: Access denied
target: دسترسی ممنوع

en: Page not found
target: صفحه مورد نظر یافت نشد.

en: Site under maintenance
target: جولانما فعال نیست و تحت حفظ و مراقبت است.
