jQuery AJAX Load (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Test
target: Testar

en: Access denied
target: Acesso negado

en: Page not found
target: Página não encontrada

en: Site under maintenance
target: Sítio em manutenção
