jQuery AJAX Load (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Test
target: Teste

en: Access denied
target: Acesso negado

en: Page not found
target: A página não foi encontrada

en: Loading
target: Carregando

en: Site under maintenance
target: Site em manutenção
