jQuery AJAX Load (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Test
target: Testar

en: Access denied
target: Acesso negado

en: Unknown error
target: Erro desconhecido

en: Page not found
target: Página não encontrada

en: Loading
target: A carregar

en: Site under maintenance
target: Sítio em manutenção
