jQuery AJAX Load (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Access denied
target: அணுகல் மறுக்கப்பட்டது

en: Page not found
target: பக்கம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை
