jquery_gridmanager (7.x-1.0) - en to fr translation catalogue (6 entries)

en: User interface
fr: Interface utilisateur

en: Reset
fr: Réinitialiser

en: Preview
fr: Aperçu

en: Phone
fr: Téléphone

en: Desktop
fr: Ordinateur de bureau

en: Tablet
fr: Tablette
