jquery_gridmanager (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (6 entries)

en: User interface
vi: Giao diện người dùng

en: Reset
vi: Thiết lập lại

en: Preview
vi: Xem trước

en: Phone
vi: Điện thoại

en: Desktop
vi: Màn hình nền

en: Tablet
vi: Bảng tính
