jQuery Nicescroll (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Top
target: بالا

en: Bottom
target: پایین

en: Left
target: چپ

en: Right
target: راست
