jQuery Scroll Follow (7.x-1.1) - en to fr translation catalogue (6 entries)

en: settings
fr: paramètres

en: Delay
fr: Délai

en: Miscellaneous
fr: Divers

en: Offset
fr: Décalage

en: Speed
fr: Vitesse

en: Custom settings
fr: Paramètres personnalisés
